-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.222103740665
cusum  =  0.128898942784
eta  =  0.639288803746
hl_amp_ratio  =  0.562872284575
kurtosis  =  -0.891156776692
n_points  =  397
period  =  0.594485745867
period_SNR  =  44.5039515954
period_log10FAP  =  -47.7984411668
period_uncertainty  =  9.86731114044e-05
phase_cusum  =  0.238372431994
phase_eta  =  0.357506064222
phi21  =  -2.04654222755
phi31  =  -0.663497133266
quartile31  =  0.33
r21  =  0.451784562505
r31  =  0.267974767024
shapiro_w  =  0.953786790371
skewness  =  -0.420077974228
slope_per10  =  -0.0987859114881
slope_per90  =  0.107298170057
stetson_k  =  0.801546894482
weighted_mean  =  17.5489460519
weighted_std  =  0.202941585466
