-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.255123599113
cusum  =  0.153796178625
eta  =  0.541709749729
hl_amp_ratio  =  0.286406085008
kurtosis  =  -0.53447751781
n_points  =  271
period  =  0.574008811361
period_SNR  =  33.0162453255
period_log10FAP  =  -34.9285997613
period_uncertainty  =  8.8614428877e-05
phase_cusum  =  0.29211087139
phase_eta  =  0.0858663748502
phi21  =  0.919926556484
phi31  =  2.14204106449
quartile31  =  0.32
r21  =  0.474793271948
r31  =  0.344917967113
shapiro_w  =  0.874174714088
skewness  =  -0.848952664671
slope_per10  =  -0.160616517485
slope_per90  =  0.3301012484
stetson_k  =  0.709969370205
weighted_mean  =  14.928790423
weighted_std  =  0.22441588624
