-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.324496208153
cusum  =  0.132391456284
eta  =  0.524610498483
hl_amp_ratio  =  0.476090016947
kurtosis  =  0.00919554018862
n_points  =  310
period  =  0.589004699665
period_SNR  =  37.2343902056
period_log10FAP  =  -36.0985530429
period_uncertainty  =  9.66722549396e-05
phase_cusum  =  0.243346087816
phase_eta  =  0.332236154748
phi21  =  0.807010818752
phi31  =  4.9516568435
quartile31  =  0.35
r21  =  0.428556331532
r31  =  0.211349611078
shapiro_w  =  0.941405534744
skewness  =  -0.768853970449
slope_per10  =  -0.0843391956979
slope_per90  =  0.124912058644
stetson_k  =  0.749060018353
weighted_mean  =  14.6510354018
weighted_std  =  0.260556097738
