-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  2.55009641835
cusum  =  0.353847524839
eta  =  0.614165872084
hl_amp_ratio  =  0.548279583795
kurtosis  =  1.98899467148
n_points  =  18
period  =  0.591647400126
period_SNR  =  5.31966159848
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  9.33099694889e-05
phase_cusum  =  0.308883956267
phase_eta  =  0.962643512358
phi21  =  0.299323999694
phi31  =  -0.314131320134
quartile31  =  0.4775
r21  =  0.11776269242
r31  =  0.19398115008
shapiro_w  =  0.780236959457
skewness  =  -1.55559232027
slope_per10  =  -0.348096630704
slope_per90  =  0.162226588878
stetson_k  =  0.576984651885
weighted_mean  =  17.2170259677
weighted_std  =  0.727653416251
