-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.341244248966
cusum  =  0.126998128176
eta  =  0.582233466942
hl_amp_ratio  =  0.31554491347
kurtosis  =  -0.763078060251
n_points  =  304
period  =  0.541653922448
period_SNR  =  37.2846540044
period_log10FAP  =  -38.4500565025
period_uncertainty  =  8.20488872968e-05
phase_cusum  =  0.229214578347
phase_eta  =  0.0304516983967
phi21  =  0.82129096834
phi31  =  4.88466340965
quartile31  =  0.47
r21  =  0.474628570852
r31  =  0.352328655364
shapiro_w  =  0.869294345379
skewness  =  -0.748316338128
slope_per10  =  -0.181687212031
slope_per90  =  0.424046912242
stetson_k  =  0.774177985589
weighted_mean  =  13.8818960752
weighted_std  =  0.288843021421
