-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  1.07088622922
cusum  =  0.225737181315
eta  =  0.887187814607
hl_amp_ratio  =  0.104288487625
kurtosis  =  0.120176393021
n_points  =  130
period  =  0.254646964727
period_SNR  =  10.8083814039
period_log10FAP  =  -2.63207992083
period_uncertainty  =  1.39693326838e-05
phase_cusum  =  0.297470197193
phase_eta  =  1.14329253087
phi21  =  2.92704086474
phi31  =  2.59972344373
quartile31  =  1.34
r21  =  0.231200043721
r31  =  0.144016502277
shapiro_w  =  0.723201155663
skewness  =  -1.28545327534
slope_per10  =  -0.0276268388337
slope_per90  =  0.0529280617323
stetson_k  =  0.565575619114
weighted_mean  =  15.347556909
weighted_std  =  1.39500198231
