-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_1O
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.31974798671
cusum  =  0.256771033422
eta  =  0.548966047502
hl_amp_ratio  =  0.766413290066
kurtosis  =  -0.974046646395
n_points  =  126
period  =  0.459837152256
period_SNR  =  16.5390468204
period_log10FAP  =  -14.3776864431
period_uncertainty  =  5.68683105376e-05
phase_cusum  =  0.25143870522
phase_eta  =  0.381849753708
phi21  =  0.850770964307
phi31  =  0.792416229485
quartile31  =  0.4875
r21  =  0.224859061328
r31  =  0.0591234347746
shapiro_w  =  0.934873461723
skewness  =  -0.418634825685
slope_per10  =  -0.295999995433
slope_per90  =  0.515400003642
stetson_k  =  0.838814544172
weighted_mean  =  14.3335853452
weighted_std  =  0.290122949337
