-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.382756165841
cusum  =  0.124232091334
eta  =  0.66675321799
hl_amp_ratio  =  0.376000332253
kurtosis  =  -0.515177485426
n_points  =  217
period  =  0.509441373495
period_SNR  =  28.6265123966
period_log10FAP  =  -25.1896991056
period_uncertainty  =  7.23186337162e-05
phase_cusum  =  0.284497887365
phase_eta  =  0.166896617922
phi21  =  -2.20748255021
phi31  =  -1.07560984102
quartile31  =  0.43
r21  =  0.494190753179
r31  =  0.31112710913
shapiro_w  =  0.915451109409
skewness  =  -0.739323771003
slope_per10  =  -0.132756536686
slope_per90  =  0.355099998415
stetson_k  =  0.751463904219
weighted_mean  =  13.9895657611
weighted_std  =  0.318867343883
