-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.24359220902
cusum  =  0.0968475277619
eta  =  0.777658438345
hl_amp_ratio  =  0.826722104783
kurtosis  =  -1.01722385095
n_points  =  369
period  =  0.335158178034
period_SNR  =  52.3757651144
period_log10FAP  =  -54.9514266777
period_uncertainty  =  3.11438987523e-05
phase_cusum  =  0.23840069514
phase_eta  =  0.362699431114
phi21  =  1.49134888031
phi31  =  1.84704329455
quartile31  =  0.34
r21  =  0.255747060965
r31  =  0.111814836267
shapiro_w  =  0.969881296158
skewness  =  -0.100150014896
slope_per10  =  -0.0594342528401
slope_per90  =  0.0474502736053
stetson_k  =  0.851979312275
weighted_mean  =  17.3857936706
weighted_std  =  0.198268648862
