-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.397060297827
cusum  =  0.123085019949
eta  =  0.937218000233
hl_amp_ratio  =  0.29675058865
kurtosis  =  0.620118065085
n_points  =  146
period  =  0.47748817052
period_SNR  =  23.5153107699
period_log10FAP  =  -14.3348372526
period_uncertainty  =  9.35622360135e-05
phase_cusum  =  0.236936728459
phase_eta  =  0.376694398575
phi21  =  -2.50110257477
phi31  =  -4.36774556674
quartile31  =  0.33
r21  =  0.500009662032
r31  =  0.175564051106
shapiro_w  =  0.837219715118
skewness  =  -1.02449424297
slope_per10  =  -0.130054891698
slope_per90  =  0.306225708263
stetson_k  =  0.625610030199
weighted_mean  =  9.16735690789
weighted_std  =  0.336659827901
