-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.281997219871
cusum  =  0.112352514437
eta  =  1.00052934362
hl_amp_ratio  =  0.694811983509
kurtosis  =  -0.577324602426
n_points  =  392
period  =  0.540843074832
period_SNR  =  38.3787014247
period_log10FAP  =  -31.6430554998
period_uncertainty  =  8.16588788907e-05
phase_cusum  =  0.275491016013
phase_eta  =  0.939724139078
phi21  =  0.530619584853
phi31  =  1.69466340114
quartile31  =  0.4725
r21  =  0.380617887589
r31  =  0.30681332662
shapiro_w  =  0.981475830078
skewness  =  -0.274944199404
slope_per10  =  -0.0326982123135
slope_per90  =  0.0450269940209
stetson_k  =  0.781704007211
weighted_mean  =  18.6753261954
weighted_std  =  0.308233710245
