-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.253545260378
cusum  =  0.126984899073
eta  =  0.637935434577
hl_amp_ratio  =  0.654834019329
kurtosis  =  -0.4052779991
n_points  =  309
period  =  0.450961731346
period_SNR  =  43.4033443625
period_log10FAP  =  -41.0310241859
period_uncertainty  =  5.63843133425e-05
phase_cusum  =  0.279229227029
phase_eta  =  0.468844418438
phi21  =  -2.06766714874
phi31  =  -1.56794269214
quartile31  =  0.28
r21  =  0.269575882821
r31  =  0.0770954123591
shapiro_w  =  0.979278087616
skewness  =  -0.296226679942
slope_per10  =  -0.0826253145465
slope_per90  =  0.0932184259098
stetson_k  =  0.774517450428
weighted_mean  =  17.2050712513
weighted_std  =  0.196518210847
