-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.30028171395
cusum  =  0.123073126316
eta  =  0.55004717682
hl_amp_ratio  =  0.331781073496
kurtosis  =  0.0530863270618
n_points  =  430
period  =  0.576028295772
period_SNR  =  40.7970390193
period_log10FAP  =  -43.5226373478
period_uncertainty  =  8.94120683433e-05
phase_cusum  =  0.238595970712
phase_eta  =  0.482611223574
phi21  =  -2.38851080729
phi31  =  -4.46310848063
quartile31  =  0.3075
r21  =  0.42757934994
r31  =  0.291434324433
shapiro_w  =  0.896562457085
skewness  =  -0.964859971388
slope_per10  =  -0.0525711849795
slope_per90  =  0.119900257383
stetson_k  =  0.679152748058
weighted_mean  =  14.4039474354
weighted_std  =  0.259689409089
