-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.316774738928
cusum  =  0.163063456551
eta  =  0.397995982008
hl_amp_ratio  =  0.521787090074
kurtosis  =  -0.459931199415
n_points  =  356
period  =  0.53527673249
period_SNR  =  37.1491582605
period_log10FAP  =  -38.8188611128
period_uncertainty  =  7.98396193428e-05
phase_cusum  =  0.206089937633
phase_eta  =  0.260949856896
phi21  =  -2.33290646113
phi31  =  -1.18000424995
quartile31  =  0.4
r21  =  0.438489991142
r31  =  0.376819497638
shapiro_w  =  0.915242373943
skewness  =  -0.737585797521
slope_per10  =  -0.116796153515
slope_per90  =  0.220318992472
stetson_k  =  0.799298586161
weighted_mean  =  13.6372641126
weighted_std  =  0.272953380298
