-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.74


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.116079867849
cusum  =  0.08272970856
eta  =  0.654951562519
hl_amp_ratio  =  1.90974721755
kurtosis  =  -0.856006576586
n_points  =  411
period  =  0.21903866714
period_SNR  =  61.0103861075
period_log10FAP  =  -72.2611953014
period_uncertainty  =  1.33942389212e-05
phase_cusum  =  0.26699161859
phase_eta  =  0.14863958994
phi21  =  0.114864890347
phi31  =  -1.50640375693
quartile31  =  0.145
r21  =  0.149205660918
r31  =  0.0286452062671
shapiro_w  =  0.945682644844
skewness  =  0.294529249258
slope_per10  =  -0.089147244041
slope_per90  =  0.0814230495166
stetson_k  =  0.81850158218
weighted_mean  =  14.6735793786
weighted_std  =  0.0853556565838
