-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.374586975937
cusum  =  0.10055257794
eta  =  0.778193779674
hl_amp_ratio  =  0.533369580673
kurtosis  =  -0.405416529941
n_points  =  304
period  =  0.514133300579
period_SNR  =  41.5339163454
period_log10FAP  =  -33.0868338903
period_uncertainty  =  9.02146545726e-05
phase_cusum  =  0.229827036629
phase_eta  =  0.134042745585
phi21  =  4.12675706036
phi31  =  5.47897462993
quartile31  =  0.4625
r21  =  0.57203805891
r31  =  0.346864479414
shapiro_w  =  0.960976719856
skewness  =  -0.394219945216
slope_per10  =  -0.0933750581378
slope_per90  =  0.23371752171
stetson_k  =  0.780752800599
weighted_mean  =  12.2093908609
weighted_std  =  0.330731556257
