-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.343842541024
cusum  =  0.0955704999435
eta  =  0.515821293169
hl_amp_ratio  =  0.486282077175
kurtosis  =  -0.438230944002
n_points  =  349
period  =  0.515164007084
period_SNR  =  35.8801063237
period_log10FAP  =  -41.0811137412
period_uncertainty  =  7.35822454969e-05
phase_cusum  =  0.246992979393
phase_eta  =  0.429961917935
phi21  =  3.93950754567
phi31  =  4.91541609021
quartile31  =  0.47
r21  =  0.404438066781
r31  =  0.222341127053
shapiro_w  =  0.931300580502
skewness  =  -0.681338424242
slope_per10  =  -0.0761815030371
slope_per90  =  0.0650563763061
stetson_k  =  0.758622573331
weighted_mean  =  17.245321974
weighted_std  =  0.322696637245
