-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.161117981108
cusum  =  0.10455165905
eta  =  0.630542270777
hl_amp_ratio  =  1.52993502878
kurtosis  =  -1.15292028231
n_points  =  380
period  =  0.335168033894
period_SNR  =  51.118736135
period_log10FAP  =  -55.6693685016
period_uncertainty  =  2.50228105388e-05
phase_cusum  =  0.222465188926
phase_eta  =  0.46040327176
phi21  =  1.71829140509
phi31  =  3.5357876186
quartile31  =  0.23
r21  =  0.16950098339
r31  =  0.0127419827163
shapiro_w  =  0.951909184456
skewness  =  0.0789729217655
slope_per10  =  -0.0775064480508
slope_per90  =  0.0805024572918
stetson_k  =  0.852893727181
weighted_mean  =  13.067221978
weighted_std  =  0.130941548743
