-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.14703827103
cusum  =  0.142527952225
eta  =  0.828721314486
hl_amp_ratio  =  1.36071603457
kurtosis  =  -0.870732117851
n_points  =  312
period  =  0.319304222456
period_SNR  =  52.6598166743
period_log10FAP  =  -43.2832256364
period_uncertainty  =  4.63919550726e-05
phase_cusum  =  0.278451814814
phase_eta  =  0.458756070711
phi21  =  0.0782495344885
phi31  =  -1.31137966709
quartile31  =  0.21
r21  =  0.0508992257035
r31  =  0.0602956021741
shapiro_w  =  0.970000326633
skewness  =  0.241256556138
slope_per10  =  -0.080687214678
slope_per90  =  0.08866693235
stetson_k  =  0.85392983203
weighted_mean  =  15.9789483732
weighted_std  =  0.124365677714
