-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.308194020626
cusum  =  0.119459193831
eta  =  0.687119561291
hl_amp_ratio  =  0.544308908415
kurtosis  =  -1.02838490045
n_points  =  255
period  =  0.53256090553
period_SNR  =  31.1945921165
period_log10FAP  =  -32.3037945013
period_uncertainty  =  7.66892627343e-05
phase_cusum  =  0.231831082743
phase_eta  =  0.177283011324
phi21  =  0.882670291959
phi31  =  -1.1383835898
quartile31  =  0.475
r21  =  0.460694312474
r31  =  0.349784865548
shapiro_w  =  0.916530668736
skewness  =  -0.497785391093
slope_per10  =  -0.199812840166
slope_per90  =  0.329409246563
stetson_k  =  0.831542406307
weighted_mean  =  13.8226626151
weighted_std  =  0.278447399272
