-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.364157691334
cusum  =  0.227767656177
eta  =  0.456036561862
hl_amp_ratio  =  0.658044570131
kurtosis  =  -0.372327596164
n_points  =  226
period  =  0.535131203894
period_SNR  =  26.8112198491
period_log10FAP  =  -25.0355694174
period_uncertainty  =  6.47153478922e-05
phase_cusum  =  0.22085084768
phase_eta  =  0.233679117658
phi21  =  0.881171413019
phi31  =  2.13592954444
quartile31  =  0.4125
r21  =  0.501326359022
r31  =  0.353213484794
shapiro_w  =  0.933002710342
skewness  =  -0.674288277515
slope_per10  =  -0.134435009054
slope_per90  =  0.379436990155
stetson_k  =  0.795318547122
weighted_mean  =  14.4012195796
weighted_std  =  0.282710745289
