-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.340833797216
cusum  =  0.185093398951
eta  =  0.532784860172
hl_amp_ratio  =  0.293784254626
kurtosis  =  -0.480887342171
n_points  =  345
period  =  0.533197184248
period_SNR  =  38.5572716231
period_log10FAP  =  -39.7497632471
period_uncertainty  =  7.88240191937e-05
phase_cusum  =  0.241544617855
phase_eta  =  0.296563558572
phi21  =  3.97658065571
phi31  =  5.30331907025
quartile31  =  0.41
r21  =  0.483863609611
r31  =  0.25665636679
shapiro_w  =  0.899706840515
skewness  =  -0.810461544635
slope_per10  =  -0.087841571059
slope_per90  =  0.117066245185
stetson_k  =  0.708951175094
weighted_mean  =  16.0209175628
weighted_std  =  0.301058278239
