-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.57


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.193527823102
cusum  =  0.137862555241
eta  =  0.526077287342
hl_amp_ratio  =  0.700312136986
kurtosis  =  -0.987463852279
n_points  =  399
period  =  0.396235902979
period_SNR  =  48.7792567734
period_log10FAP  =  -52.6308922093
period_uncertainty  =  4.35290138825e-05
phase_cusum  =  0.260633255108
phase_eta  =  0.379761711391
phi21  =  1.33978177321
phi31  =  -0.48752776238
quartile31  =  0.295
r21  =  0.419690622341
r31  =  0.233438557597
shapiro_w  =  0.949713587761
skewness  =  -0.330351308101
slope_per10  =  -0.0953604936732
slope_per90  =  0.087659781324
stetson_k  =  0.842986837229
weighted_mean  =  16.3146178525
weighted_std  =  0.175763529497
