-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.179776646689
cusum  =  0.36308306933
eta  =  0.557570154408
hl_amp_ratio  =  0.175378110475
kurtosis  =  -0.36196982813
n_points  =  28
period  =  1.22239068684
period_SNR  =  5.52829085551
period_log10FAP  =  -0.548031317809
period_uncertainty  =  0.000405033401625
phase_cusum  =  0.469865585812
phase_eta  =  0.505350797475
phi21  =  0.63113344383
phi31  =  -1.64309437838
quartile31  =  0.3275
r21  =  1.95825374848
r31  =  1.24992040854
shapiro_w  =  0.835507750511
skewness  =  -0.913771389643
slope_per10  =  -0.435817397675
slope_per90  =  0.437098408447
stetson_k  =  0.683789479451
weighted_mean  =  16.6425921909
weighted_std  =  0.233997387363
