-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.773374247912
cusum  =  0.292862404527
eta  =  0.871158233947
hl_amp_ratio  =  0.144695465986
kurtosis  =  -1.48973136122
n_points  =  25
period  =  4.06909267138
period_SNR  =  4.520554179
period_log10FAP  =  -0.106767679307
period_uncertainty  =  0.00359619536649
phase_cusum  =  0.239411693079
phase_eta  =  0.660817930384
phi21  =  -1.45990216724
phi31  =  -3.72490373345
quartile31  =  0.89
r21  =  0.793227700132
r31  =  0.909119805479
shapiro_w  =  0.759412407875
skewness  =  -0.584053399481
slope_per10  =  -0.934714152838
slope_per90  =  0.727540337
stetson_k  =  0.678483956244
weighted_mean  =  16.7394559099
weighted_std  =  0.418417778721
