-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.30210675548
cusum  =  0.153684342599
eta  =  0.477307664083
hl_amp_ratio  =  0.286548297741
kurtosis  =  -0.729270469295
n_points  =  420
period  =  0.580583201613
period_SNR  =  47.0505217744
period_log10FAP  =  -52.9709561635
period_uncertainty  =  9.00464071932e-05
phase_cusum  =  0.245265842432
phase_eta  =  0.0540385315756
phi21  =  0.824867122579
phi31  =  1.92917335087
quartile31  =  0.41
r21  =  0.513409143235
r31  =  0.376453965191
shapiro_w  =  0.884516537189
skewness  =  -0.760498200082
slope_per10  =  -0.160489420673
slope_per90  =  0.150860313275
stetson_k  =  0.715689533284
weighted_mean  =  16.5266133344
weighted_std  =  0.287614056648
