-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.362278353922
cusum  =  0.165419964982
eta  =  0.502506146121
hl_amp_ratio  =  0.432112364071
kurtosis  =  -0.598363657213
n_points  =  353
period  =  0.586960698425
period_SNR  =  40.630282303
period_log10FAP  =  -43.3220565681
period_uncertainty  =  7.42659211516e-05
phase_cusum  =  0.247094332835
phase_eta  =  0.083197277612
phi21  =  4.15168953673
phi31  =  5.37729242553
quartile31  =  0.47
r21  =  0.542963191823
r31  =  0.341623694624
shapiro_w  =  0.934928417206
skewness  =  -0.600077668242
slope_per10  =  -0.145671950866
slope_per90  =  0.24555776257
stetson_k  =  0.792014519087
weighted_mean  =  13.2269032873
weighted_std  =  0.317507767096
