-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0208577378686
cusum  =  0.0804859937855
eta  =  1.97669371137
hl_amp_ratio  =  0.830088628577
kurtosis  =  1.16329266956
n_points  =  202
period  =  0.125787054024
period_SNR  =  10.9699783754
period_log10FAP  =  -0.109873015204
period_uncertainty  =  3.57567986486e-06
phase_cusum  =  0.12316560516
phase_eta  =  2.04264201101
phi21  =  0.408013008463
phi31  =  0.739827272136
quartile31  =  0.06
r21  =  0.35080533011
r31  =  0.342360984185
shapiro_w  =  0.962005257607
skewness  =  -0.740759537816
slope_per10  =  -0.0603292945324
slope_per90  =  0.0561492881644
stetson_k  =  0.752762493718
weighted_mean  =  16.3442677658
weighted_std  =  0.0445428544175
