-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.309916669039
cusum  =  0.0828912998207
eta  =  0.479496001175
hl_amp_ratio  =  0.268871830428
kurtosis  =  -0.541193126586
n_points  =  327
period  =  0.536949903537
period_SNR  =  35.5244261706
period_log10FAP  =  -35.3797551087
period_uncertainty  =  7.99365680582e-05
phase_cusum  =  0.202371541486
phase_eta  =  0.453351683221
phi21  =  -2.39094190068
phi31  =  -2.00758891312
quartile31  =  0.42
r21  =  0.417853492877
r31  =  0.186493367694
shapiro_w  =  0.850336313248
skewness  =  -0.917281687633
slope_per10  =  -0.0813333317637
slope_per90  =  0.13376366652
stetson_k  =  0.685301137346
weighted_mean  =  16.7148230401
weighted_std  =  0.297649239199
