-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.171575720933
cusum  =  0.142350978055
eta  =  0.812483837256
hl_amp_ratio  =  2.85951722968
kurtosis  =  0.863725857304
n_points  =  304
period  =  0.212404398801
period_SNR  =  43.1094764123
period_log10FAP  =  -32.4005248521
period_uncertainty  =  1.28310015432e-05
phase_cusum  =  0.334957662233
phase_eta  =  0.300264007936
phi21  =  -2.87745776353
phi31  =  -2.42215538208
quartile31  =  0.1625
r21  =  0.356207409264
r31  =  0.183327563697
shapiro_w  =  0.865184903145
skewness  =  1.25744841173
slope_per10  =  -0.0502317723942
slope_per90  =  0.0624818181361
stetson_k  =  0.702142460597
weighted_mean  =  14.6141670326
weighted_std  =  0.156482273372
