-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.306692257711
cusum  =  0.233931486846
eta  =  0.528529709385
hl_amp_ratio  =  0.410225525638
kurtosis  =  -1.03270940467
n_points  =  173
period  =  0.552903436875
period_SNR  =  18.7069101028
period_log10FAP  =  -16.6741567076
period_uncertainty  =  8.6385764926e-05
phase_cusum  =  0.231364308691
phase_eta  =  0.0995698990762
phi21  =  -2.30559609768
phi31  =  -4.36961666649
quartile31  =  0.47
r21  =  0.55426977101
r31  =  0.409716199274
shapiro_w  =  0.906996548176
skewness  =  -0.529147100476
slope_per10  =  -0.289217370854
slope_per90  =  0.260647361085
stetson_k  =  0.780601993626
weighted_mean  =  16.6294138459
weighted_std  =  0.294475787677
