-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.317201091855
cusum  =  0.14061436572
eta  =  0.530920560351
hl_amp_ratio  =  0.30880543865
kurtosis  =  -1.15738555437
n_points  =  341
period  =  0.364623864785
period_SNR  =  49.717587925
period_log10FAP  =  -55.753126929
period_uncertainty  =  3.68574992279e-05
phase_cusum  =  0.294897592539
phase_eta  =  0.0515759715161
phi21  =  3.85192348563
phi31  =  4.8987189581
quartile31  =  0.47
r21  =  0.39707903333
r31  =  0.183720133127
shapiro_w  =  0.849626481533
skewness  =  -0.634546000501
slope_per10  =  -0.109945363426
slope_per90  =  0.162177700883
stetson_k  =  0.752935932116
weighted_mean  =  15.3347254878
weighted_std  =  0.262170855409
