-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.178388601121
cusum  =  0.132857121334
eta  =  0.442109630202
hl_amp_ratio  =  1.30488901653
kurtosis  =  -1.49726873718
n_points  =  327
period  =  0.406873468393
period_SNR  =  53.8867831316
period_log10FAP  =  -61.4834599337
period_uncertainty  =  4.5893506741e-05
phase_cusum  =  0.329573566916
phase_eta  =  0.0821252989777
phi21  =  -3.53745768313
phi31  =  -2.26725278196
quartile31  =  0.265
r21  =  0.0574196754237
r31  =  0.0526806296735
shapiro_w  =  0.908383131027
skewness  =  0.0052010744562
slope_per10  =  -0.180056253642
slope_per90  =  0.218484112553
stetson_k  =  0.89588417296
weighted_mean  =  13.6083316274
weighted_std  =  0.131618849518
