-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.268889140351
cusum  =  0.160160388182
eta  =  0.597988380568
hl_amp_ratio  =  0.332109465129
kurtosis  =  -0.552910719705
n_points  =  318
period  =  0.545686848703
period_SNR  =  40.1795319057
period_log10FAP  =  -34.435661407
period_uncertainty  =  8.4655113452e-05
phase_cusum  =  0.256028790282
phase_eta  =  0.335905398792
phi21  =  -2.42190748682
phi31  =  -1.28757739615
quartile31  =  0.3775
r21  =  0.498275877972
r31  =  0.391481295279
shapiro_w  =  0.905032217503
skewness  =  -0.763159010422
slope_per10  =  -0.104974054219
slope_per90  =  0.0919213267869
stetson_k  =  0.705702728892
weighted_mean  =  15.8261669
weighted_std  =  0.256728892327
