-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.286976417694
cusum  =  0.111786442491
eta  =  0.601789456981
hl_amp_ratio  =  0.547913059854
kurtosis  =  0.557917634531
n_points  =  319
period  =  0.517563726109
period_SNR  =  38.4550201253
period_log10FAP  =  -40.1341478355
period_uncertainty  =  7.42601779641e-05
phase_cusum  =  0.299842282405
phase_eta  =  0.370540537683
phi21  =  -2.61146113602
phi31  =  -5.25152002914
quartile31  =  0.235
r21  =  0.340220634927
r31  =  0.130378859895
shapiro_w  =  0.910404920578
skewness  =  -0.918518497571
slope_per10  =  -0.0965068804514
slope_per90  =  0.109886546126
stetson_k  =  0.740078496998
weighted_mean  =  12.5712296374
weighted_std  =  0.222800833899
