-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.336275019486
cusum  =  0.370563411191
eta  =  0.825963238387
hl_amp_ratio  =  0.87131846989
kurtosis  =  -0.240962239949
n_points  =  398
period  =  0.569360820811
period_SNR  =  30.0053414501
period_log10FAP  =  -23.894829356
period_uncertainty  =  7.18980717123e-05
phase_cusum  =  0.327353122644
phase_eta  =  0.906748680368
phi21  =  -2.38678782839
phi31  =  -1.40899672771
quartile31  =  0.51
r21  =  0.36116705664
r31  =  0.50509021915
shapiro_w  =  0.994427502155
skewness  =  -0.155439013049
slope_per10  =  -0.0372223263961
slope_per90  =  0.029156637061
stetson_k  =  0.735741803632
weighted_mean  =  18.5998039843
weighted_std  =  0.377535726676
