-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.357880013832
cusum  =  0.113243753551
eta  =  0.51250762348
hl_amp_ratio  =  0.328939191032
kurtosis  =  -0.316232341803
n_points  =  386
period  =  0.505928455514
period_SNR  =  45.6567759533
period_log10FAP  =  -48.2968658817
period_uncertainty  =  8.55234918529e-05
phase_cusum  =  0.252862059962
phase_eta  =  0.0492187830216
phi21  =  0.760373419045
phi31  =  1.91825607914
quartile31  =  0.3875
r21  =  0.482160482006
r31  =  0.385059038327
shapiro_w  =  0.90138065815
skewness  =  -0.815066961457
slope_per10  =  -0.164562877861
slope_per90  =  0.241734255527
stetson_k  =  0.73678596952
weighted_mean  =  14.0837771686
weighted_std  =  0.29146751696
