-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.56


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.169190739308
cusum  =  0.139742670848
eta  =  0.423338454533
hl_amp_ratio  =  0.666543449658
kurtosis  =  -1.10235818835
n_points  =  367
period  =  0.359986715232
period_SNR  =  40.0978548906
period_log10FAP  =  -45.8610365919
period_uncertainty  =  4.18475669505e-05
phase_cusum  =  0.23094864877
phase_eta  =  0.664196202581
phi21  =  -0.9205677843
phi31  =  -0.0245772555265
quartile31  =  0.26
r21  =  0.150149132558
r31  =  0.197563901381
shapiro_w  =  0.945591747761
skewness  =  -0.301243012187
slope_per10  =  -0.0620708375662
slope_per90  =  0.0790285865381
stetson_k  =  0.860728439727
weighted_mean  =  12.9823263254
weighted_std  =  0.14658585439
