-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.339999142973
cusum  =  0.0799748708177
eta  =  0.55794318287
hl_amp_ratio  =  0.464172799636
kurtosis  =  -0.0953252054699
n_points  =  355
period  =  0.463452007119
period_SNR  =  42.7574599856
period_log10FAP  =  -44.6280060423
period_uncertainty  =  5.97694112094e-05
phase_cusum  =  0.253323975405
phase_eta  =  0.340797270665
phi21  =  -2.56467503606
phi31  =  -2.12815379834
quartile31  =  0.355
r21  =  0.402059482099
r31  =  0.194623385657
shapiro_w  =  0.919486880302
skewness  =  -0.842642447674
slope_per10  =  -0.106800302728
slope_per90  =  0.129990513012
stetson_k  =  0.780862771407
weighted_mean  =  13.251891253
weighted_std  =  0.25843448945
