-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.323765345383
cusum  =  0.115138370548
eta  =  0.726833581273
hl_amp_ratio  =  0.435575131132
kurtosis  =  -0.305047870024
n_points  =  314
period  =  0.511768006053
period_SNR  =  42.5707278171
period_log10FAP  =  -32.9907491004
period_uncertainty  =  7.44584787949e-05
phase_cusum  =  0.268953152348
phase_eta  =  0.514289388966
phi21  =  0.759979762303
phi31  =  1.97722736035
quartile31  =  0.4675
r21  =  0.336239630103
r31  =  0.171463205287
shapiro_w  =  0.929048478603
skewness  =  -0.747455879583
slope_per10  =  -0.0587758601272
slope_per90  =  0.110559297188
stetson_k  =  0.721998541747
weighted_mean  =  16.5844337638
weighted_std  =  0.306467303077
