-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.324180760377
cusum  =  0.122084735109
eta  =  0.531276492943
hl_amp_ratio  =  0.530948178379
kurtosis  =  -0.754458623566
n_points  =  457
period  =  0.596416975824
period_SNR  =  52.277891662
period_log10FAP  =  -60.6927985963
period_uncertainty  =  9.51041252685e-05
phase_cusum  =  0.215670646808
phase_eta  =  0.0889262691621
phi21  =  0.875101839947
phi31  =  2.10899640552
quartile31  =  0.43
r21  =  0.48214599908
r31  =  0.326406483359
shapiro_w  =  0.930997729301
skewness  =  -0.588347206721
slope_per10  =  -0.140349108094
slope_per90  =  0.193666666746
stetson_k  =  0.803166992572
weighted_mean  =  15.2931307202
weighted_std  =  0.275760184568
