-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.323958121692
cusum  =  0.126314939591
eta  =  0.629515547988
hl_amp_ratio  =  0.446088629646
kurtosis  =  -0.480860589586
n_points  =  311
period  =  0.513833558777
period_SNR  =  41.2180973347
period_log10FAP  =  -33.1457467213
period_uncertainty  =  7.50955175541e-05
phase_cusum  =  0.275067280449
phase_eta  =  0.567918877986
phi21  =  -2.19124538405
phi31  =  -4.20827989945
quartile31  =  0.465
r21  =  0.432846732938
r31  =  0.290731388379
shapiro_w  =  0.943239212036
skewness  =  -0.496150489809
slope_per10  =  -0.108728833168
slope_per90  =  0.129911113116
stetson_k  =  0.766187110109
weighted_mean  =  15.5715713502
weighted_std  =  0.296642894173
