-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.386838728128
cusum  =  0.193958874166
eta  =  0.600714825592
hl_amp_ratio  =  0.44205007204
kurtosis  =  -0.774748826379
n_points  =  271
period  =  0.504336503356
period_SNR  =  31.7781610023
period_log10FAP  =  -29.4727457228
period_uncertainty  =  7.05129065517e-05
phase_cusum  =  0.266099051488
phase_eta  =  0.23392063202
phi21  =  -2.4796308687
phi31  =  -4.31149362892
quartile31  =  0.57
r21  =  0.563334516698
r31  =  0.398535709215
shapiro_w  =  0.931768238544
skewness  =  -0.554505888479
slope_per10  =  -0.0639385232635
slope_per90  =  0.075428570872
stetson_k  =  0.723584431831
weighted_mean  =  17.8639160222
weighted_std  =  0.387137115314
