-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0265621066678
cusum  =  0.0814492231283
eta  =  2.20924360883
hl_amp_ratio  =  0.998479113181
kurtosis  =  1.7644918778
n_points  =  305
period  =  0.158887816821
period_SNR  =  13.9162181196
period_log10FAP  =  -1.20735801664
period_uncertainty  =  1.00514651464e-05
phase_cusum  =  0.1004362865
phase_eta  =  2.18046302174
phi21  =  0.323919086281
phi31  =  0.189614056948
quartile31  =  0.07
r21  =  0.213329001052
r31  =  0.159825150246
shapiro_w  =  0.973792672157
skewness  =  0.12855822302
slope_per10  =  -0.0345471111822
slope_per90  =  0.0445820872396
stetson_k  =  0.764730837903
weighted_mean  =  16.4063601291
weighted_std  =  0.0587512153881
