-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.263552297719
cusum  =  0.115677669063
eta  =  0.538794557226
hl_amp_ratio  =  0.412862477218
kurtosis  =  -0.584907914326
n_points  =  298
period  =  0.513014125331
period_SNR  =  33.5675007978
period_log10FAP  =  -36.3965970257
period_uncertainty  =  7.06825757344e-05
phase_cusum  =  0.254032745854
phase_eta  =  0.289569716317
phi21  =  -1.97893883459
phi31  =  -4.09308660786
quartile31  =  0.3675
r21  =  0.488386744682
r31  =  0.27171775043
shapiro_w  =  0.92522251606
skewness  =  -0.683829017348
slope_per10  =  -0.118219044414
slope_per90  =  0.156843701928
stetson_k  =  0.775510629042
weighted_mean  =  12.9948794167
weighted_std  =  0.248560126185
