-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.188769959005
cusum  =  0.0819371084009
eta  =  0.739193754877
hl_amp_ratio  =  1.73292772086
kurtosis  =  -0.907365658392
n_points  =  343
period  =  0.378314851485
period_SNR  =  46.1546981527
period_log10FAP  =  -43.9537083277
period_uncertainty  =  3.96806015817e-05
phase_cusum  =  0.284123784342
phase_eta  =  0.579434459067
phi21  =  1.66106159793
phi31  =  0.556215634787
quartile31  =  0.27
r21  =  0.180212611315
r31  =  0.136352465044
shapiro_w  =  0.965798676014
skewness  =  0.246590732292
slope_per10  =  -0.0465327722336
slope_per90  =  0.0643867820681
stetson_k  =  0.822572816919
weighted_mean  =  16.8040221747
weighted_std  =  0.160729028401
