-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.308677248391
cusum  =  0.107311013484
eta  =  0.611889463461
hl_amp_ratio  =  0.544280602453
kurtosis  =  -0.458119023731
n_points  =  395
period  =  0.520342566647
period_SNR  =  50.8898797948
period_log10FAP  =  -53.963027036
period_uncertainty  =  7.50681771948e-05
phase_cusum  =  0.257782800919
phase_eta  =  0.319587817375
phi21  =  -2.38323716152
phi31  =  -4.71433004002
quartile31  =  0.385
r21  =  0.369320601912
r31  =  0.26294362297
shapiro_w  =  0.939083576202
skewness  =  -0.66994923688
slope_per10  =  -0.0630282384818
slope_per90  =  0.0689596216728
stetson_k  =  0.783082267927
weighted_mean  =  17.1279940005
weighted_std  =  0.263350130688
