-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.65


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.262727313238
cusum  =  0.212272090876
eta  =  0.562835479052
hl_amp_ratio  =  0.577597792389
kurtosis  =  -0.82287092699
n_points  =  86
period  =  0.271650754231
period_SNR  =  10.2119675041
period_log10FAP  =  -7.44889557227
period_uncertainty  =  2.52635708892e-05
phase_cusum  =  0.332577677049
phase_eta  =  0.608860507246
phi21  =  0.88019283519
phi31  =  4.61245617289
quartile31  =  0.2975
r21  =  0.170863951182
r31  =  0.0607479087831
shapiro_w  =  0.958698272705
skewness  =  -0.358824528566
slope_per10  =  -0.151711790561
slope_per90  =  0.167795149085
stetson_k  =  0.796621716844
weighted_mean  =  15.7027003484
weighted_std  =  0.199945613075
