-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.1758027953
cusum  =  0.17936004861
eta  =  0.632537843945
hl_amp_ratio  =  1.14697575827
kurtosis  =  -0.584984867852
n_points  =  359
period  =  0.410708362179
period_SNR  =  40.6658625889
period_log10FAP  =  -40.8897589449
period_uncertainty  =  4.67670652802e-05
phase_cusum  =  0.223798310945
phase_eta  =  0.673175321655
phi21  =  -1.20993548527
phi31  =  -2.85510577517
quartile31  =  0.25
r21  =  0.159663705519
r31  =  0.104142715023
shapiro_w  =  0.988406419754
skewness  =  0.167268804788
slope_per10  =  -0.0647335395351
slope_per90  =  0.0467526010893
stetson_k  =  0.808383296503
weighted_mean  =  17.0004306267
weighted_std  =  0.159670075701
