-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.244713132034
cusum  =  0.146046254592
eta  =  1.29813182256
hl_amp_ratio  =  0.954387456228
kurtosis  =  0.0949169737392
n_points  =  384
period  =  0.579309821406
period_SNR  =  31.9104978143
period_log10FAP  =  -20.5152867059
period_uncertainty  =  9.30468737154e-05
phase_cusum  =  0.240137758956
phase_eta  =  1.28658421793
phi21  =  -1.91233048968
phi31  =  -0.472267952066
quartile31  =  0.38
r21  =  0.477937973326
r31  =  0.332419141812
shapiro_w  =  0.99535381794
skewness  =  0.168346188253
slope_per10  =  -0.0359229637014
slope_per90  =  0.0343503713904
stetson_k  =  0.785703214053
weighted_mean  =  18.8919159899
weighted_std  =  0.283154863608
